Wie groß ist mein Gott

1. Wie groß ist mein Gott, kein andrer wie er. Sein Name so hoch, nur er ist der Herr. Er teilte die Fluten im roten Meer und hat heute noch dieselbe Kraft, nichts ist ihm zu schwer.

Text und Melodie: unbekannt